Greiferrand 3 mm – nicht bedrucken

Frankierzone – nicht bedrucken 74 × 38 mm

DRUCKVORGABEN  Format: Ohne randabfallende Objekte entspricht das Dokumentformat dem Endformat (229 × 324 mm). Enthält Ihr Projekt Objekte, die bis zum Rand reichen, gilt: 2 mm Anschnitt werden auf jeder Seite abgeschnitten und ergeben das Endformat.  Randabfallend (Flächen/Bilder bis zum Rand): bis zur äusseren Anschnittkante ziehen (2 mm über die Schnittkante).  Nicht randabfallend (Text, Logo, wichtige Inhalte): mind. 3 mm Sicherheitsabstand zur Schnittkante, Zonen freihalten.  PDF-Export: bitte als PDF/X-4 anliefern. Bei randabfallenden Objekten im Exportdialog «Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden» aktivieren.  Diese Ebene vor der finalen Abgabe ausblenden oder löschen.

Codierzone – nicht bedrucken 140 × 15 mm